Title: PTE / Physique / Thermodynamique

Q: [latex]Calculer $c_p$ la capacité calorifique de l'air à pression constante.[/latex]
A: [latex]
Pour un gp diatomique: $\gamma = \frac{7}{5}$.
Or, Mayeur: $C_p - C_v = nR$.
Donc: $C_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} nR$ Donc: $c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{nR}{m} = C_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{R}{M}$
[/latex]

Q: [latex]Que vaut $\gamma$ pour un gaz parfait diatomique ?[/latex]
A: [latex]$\frac{7}{5}$[/latex]

Q: [latex]Définir la notion de chaleur latente.[/latex]
A: [latex]
La chaleur latente est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un kilogramme de matière pour la faire changer d'état physique.
[/latex]

Q: [latex]Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?[/latex]
A: [latex]
Une pompe à chaleur est un dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un milieu à basse température vers un milieu à haute température.
[/latex]