Title: PTE / Physique / Thermodynamique / Physique - Machines thermiques - PTSI

Q: Enoncer l'inégalité de Clausius
A: [latex]$\sum \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$[/latex]

Q: Définir le rendement pour un moteur ditherme.
A: η = |ce qui est utile|/|ce qui coute| = -W_tot/Q_C

Q: Enoncer le théorème de Carnot pour les moteurs dithermes.
A: [latex]$\eta_{max} = 1  - \frac{T_F}{T_C}$[/latex]

Q: Definir l'efficacité frigorifique.
A: L'objectif d'une machine frigorifique est d'extraire un transfert thermique de la source froide (Q_F>0) qui constitue l'espace à refroidir. Ainsi l'efficacité d'une machine frigorifique est définie par :
e_f = énergie utile/travail fourni = Q_F/W_tot

Q: Enoncer le théorème de Carnot pour les machines frigorifiques.
A: e_f,max = T_F/T_C-T_F

Q: Définir l'efficacité thermique d'une pompe à chaleur.
A: [latex]$e_t = \frac{energie utile}{travail fourni} = \frac{-Q_c}{W_{tot}}$[/latex]

Q: Enoncer le théorème de Carnot pour les pompes à chaleur.
A: [latex]$e_{t,max} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$[/latex]

Q: Définir ce qu'est le cycle de Carnot.
A: Le cycle de Carnot correspond à un cycle ditherme constitué de:
- deux isothermes
- deux adiabatiques réversibles.

Q: Comment peut-on savoir si le cycle est moteur ou recepteur à partir du diagramme de clapeyron ?
A: Si le cycle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on a un cycle moteur. Sinon, c'est un cycle récepteur.

Q: Définir la cogénération
A: On appelle cogénération la production combinée d'énergie thermique et d'énergie mécanique ou d'électricité.

Q: Dans quelles situations peut-on utiliser la loi de Laplace ?
A: isentropique,
adiabatique réversible

Q: Quel réflexe doit-on avoir quand on voit une transformation isobare ou monobare ?
A: On doit directement penser au premier principe par enthalpie :

Q: Quel réflexe doit-on avoir quand on nous demande de déterminer un rendement en thermodynamique ?
A: Exprimer la formule générale du rendement en fonction des Q.
En effet, cela peut-être particulièrement utile, notamment de par le fait qu'on a un cycle: ΔU = 0 = Wtot + Qtot Donc: Wtot = somme des -Qi

Q: Quelle est la valeur de W_tot dans le cadre d'une transformation cyclique ?
A: [latex]$W_{tot} + \sum_{i=1}^N Q_i = 0$ (premier principe)[/latex]

Q: [latex]Comment détermine-t-on ce qui fait partie de "$Q_C$" et de "$Q_F$" en thermodynamique dans le cadre des machines thermiques ?[/latex]
A: [latex]Les $Q_C$ sont les $Q > 0$ et les $Q_F$ sont les $Q < 0$.[/latex]