Title: PTE / Généralités

Q: Donner tout ce qu'il faut savoir pour les calculs pour l'analyse des mesures en TP de physique.
A: Estimation d’une incertitude-type:
  Incertitude de type B:
Lors d’une mesure sans variabilité observée
  Incertitude de type A:
Lorsque la variabilité des mesures est accessible
Ecart-type:
Moyenne des mesures:
Incertitude-type:
Ecart-normalisé:
=comparaison de deux mesures
où u(m1) et u(m2) sont les incertitudes-types des deux mesures