Title: PTE / Physique / Physique - Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire : induction de Lorentz - PTSI

Q: Enoncer la méthode pour effectuer une analyse du fonctionnement d'un dispositif d'induction magnétique.
A: [latex]Effectuer une analyse QUALITATIVE du fonctionnement du dispositif. \\
En déduire : \\
- une équation mécanique faisant intervenir les actions de Laplace.\\
- une équation électrique faisant intervenir la force électromotrice induite e(t), le circuit ayant été orienté au préalable.\\
Résoudre ce système d'équations couplées pour caractériser le mouvement du circuit conducteur ou déterminer le courant électrique induit i(t)[/latex]

Q: [latex]Quelle est la relation à avoir dans un coin de la tête dès qu'on doit faire un bilan d'énergie sur une équation électromagnétique dans le cadre des champs magnétiques (bobines etc)[/latex]
A: [latex]
$P_L + P_{fem} = 0$ où $P_{fem} = e(t)i(t)$
[/latex]

Q: [latex]À quoi faut-il faire attention dès lors que l'on veut appliquer la formule: $m = IS\vec{n}$ ?[/latex]
A: [latex]
Il faut bien faire attention au fait que $\vec{n}$ n'est pas seulement défini comme étant un vecteur normal à la surface de la spire mais est également orienté par la règle de la main droite par rapport à $I$.
Ainsi, on risque de faire une erreur de signe car on peut très bien avoir (par exemple) $m = IS\vec{n} = -IS\vec{e_x}$. Si on ne met pas le moins $\Rightarrow$ erreur.
[/latex]