Title: PTE / Physique / Physique - Electronique numérique

Q: Définir ce qu'est le repliement de spectre. Comment l'éviter ?
A: On appelle repliement spectral le phénomène de recouvrement du spectre du signal analogique et de ses répliques lors du processus d’échantillonnage .
On risque alors d'avoir un spectre identique pour des signaux analogiques différents.
Il peut être évité en respectant le criète de Nyquist-Shannon ou en utilisant un filtre passe-bas (dit filtre anti-repliement) de fréquence de coupure Fe/2 avant l'acquisition.

Q: Définir le critère de Nyquist-Shannon.
A: Pour éviter le repliement spectral, la fréquence d'échantillonnage doit être telle que fe>2f_max où f_max désigne la fréquence maximale du signal analogique.

Q: Définir ce qu'est le pas ou quantum de quantification lors d'un échantillonnage + FORMULE.
A: [latex]On appelle pas ou quantum de quantification, noté $q$ l'écart (en volt) entre deux valeurs binaires successives\\
$q = \frac{\Delta V}{2^N - 1}$ où $N$ désigne le nombre de bits et $\Delta V$ la tension de pleine échelle.[/latex]