Title: PTSI / Physique / Physique - Circuits linéaires du 1er ordre

Q: Donner la méthode pour effectuer un bilan énergétique dans un circuit électrique.
A: 1. On réalise d'abord un bilan en puissance instantanée : on multiplie par i(t) la loi des mailles,
2. on interprète chacun des termes en se rappelant que u(t)i(t) correspond à la puissance recue par le dipole lorsque celui-ci est en convention récepteur et à la puissance cédée par le dipole lorsque celui-ci est en convention générateur.
3. On peut ensuite effectuer le bilan énergétique entre l'instant initial et le régime permanent (t  infini) : ΔE = intégrale de 0 à l'infini de u(t)i(t)dt